\newpage
\thispagestyle{empty}

% Bitte hier keine Änderungen vornehmen, sondern vollständig handschriftlich ausfüllen

\noindent  {\Large \textbf{Sperrvermerk}}\\ 

\vspace*{2cm}
\bfseries
\noindent Die nachfolgende Arbeit enthält vertrauliche Informationen und Daten der Firma
VeryBest GmbH. 

\medskip
\noindent Veröffentlichungen oder Vervielfältigungen - auch nur auszugsweise oder in
elektronischer Form - sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der
Firma VeryBest GmbH nicht gestattet.
\medskip

\noindent Die Sperrfrist gilt bis zum 31. Dezember 20XY.

\medskip
\noindent Die Arbeit darf bis zum Ablauf der Sperrfrist nur für Prüfungszwecke verwendet
werden.
\normalfont